;******************************************************************************
; module-definition file for generic -- used by LINK.EXE
;******************************************************************************

LIBRARY      UNIMDMAT    ; application's module name


;******************************************************************************
; All functions that will be called by any Windows routine
; MUST be exported.
;******************************************************************************

EXPORTS
;WinDbgExtensionDllInit
;ExtensionApiVersion
;CheckVersion
help
unimodemheap
miniobject
