GBK全拼输入法
全拼输入法


概述

Windows NT 4.0 内置的全拼输入法完全符合《汉语拼音方案》规范。

  全拼输入法不但支持GB2312 字符集的汉字及词语输入，而且支持汉字扩展内码规范 — GBK 中规定的全部汉字 。


字符集

全拼输入法覆盖了汉字扩展内码规范 — GBK 中规定的全部汉字。


码元集

码元集：共有 26 个有效码。

a～z。


编码规则

最大码长：12 位。

完全按照标准的汉语拼音规则，逐个键入字词的汉语拼音来输入字词。


查询键

查询键：“？”键。

操作过程：在输入合法的任何外码后，键入“？”键，系统会在重码选择区显示以这个有效开始编码的汉字或符号序列。“？”代表一位编码，多位查询可键入多个“？”。


操作举例

用户使用全拼输入法输入汉字，如“馁”字，键入‘nei’，在候选窗中再选择“3”即可。


GBK
汉字扩展内码规范 — GBK

汉字扩展内码规范 — GBK 的目的是解决汉字收字不足、简繁同平面共存、简化代码体系间转换等汉字信息交换的瓶颈问题，并在保持已有应用软件兼容性的前提下，向最终的国际统一双字节字符集标准 ISO10646.1 迈进。

1  扩展的汉字内码规范的原则

  与《信息交换用汉字编码字符集--基本集》即国家标准 GB2312-80 的内码体系标准完全兼容。

  在字汇一级支持 ISO 10466.1/《CJK统一汉字编码字符集》即国家标准 GB13000.1的全部 CJK 汉字。

  非汉字符号同时涵盖大部分常用的《BIG5》非汉字符号。

2  规范的名称与简称

  中文名称：汉字内码规范

  英文名称：Chinese Internal Code Specification

  简称： GBK ( K 是“扩展”的汉语拼音第一个字母)

3  规范的内容

   适用范围：

  作为非 UCS (ISO 10646) 体系的代码页(Code Page)，适用于中文信息的处理、交换、存储、显现、输入和输出。

   字汇：

     GB2312-80的全部汉字、非汉字符号。

     GB13000.1中的其他CJK汉字。

    以上两项合计为 20902 个 GB 化汉字。

     《简化字总表》中尚未收入 GB 13000.1 的 52 个汉字；即，GBK 不但能包括《现代汉语通用字表》的全部七千个汉字，还能够包含《简化字总表》中的全部简体字及其对应的繁体字。

     《康熙字典》及《辞海》中尚未收入 GB 13000.1 的部首及重要构件共 28 个。

     13 个汉字结构符。

     《BIG5》中未被 GB2312--80 收入的、单在 ISO 10646.1 中存在的图形符号 139 个。

     正式收入带音调的拼音字母 30 个和 ɑ、ɡ（按 GB 12345-90 印刷本）。

     汉字“O”（GB13001.1代码 0x3007“零”）。

     GB 12345-90 中编码的竖排标点符号 19 个，但凡是 UCS 中没有编码的暂不收入。

     从 ISO 10646.1/GB 13000.1 的 CJK 兼容区挑选出来的 21 个汉字，以保证若干 BIG5 (TCACNS11643) 文件、JIS 文件及 IBM 文件在双向往返转换中不致丢失信息。

     31 个 IBM OS/2 专用符号，凡是 ISO 10646.1/GB 13000.1 已经收入的全部收入或认同。

   汉字字序

     GB2312-80 的汉字仍然按照原有的 I 级字，II 级字，分别按拼音、部首/笔画排列。

     GB13000.1 的其他CJK汉字，按 UCS 代码大小顺序排列。

     追加的80个汉字、部首/构件，与上述两类字汇分开，按康熙字典页码．字位单独排列。

   码位分配

总体采用 8140-FEFE 的矩形区域，剔除 xx7F 一条线，共 23940 个码位。

     汉字区：21008 个码位。GB2312-80汉字区 B0A1-F7FE，6768个码位， 6763个汉字；GB13000.1扩充汉字区 8140-A0FE的矩形区，剔除 xx7F， 6080 个码位；AA40-FEA0，剔除 xx7F， 8160 个码位，其中， 21 个 CJK 兼容汉字编码在 FD9C-FE4F; 80 个增补汉字/部首/构件在 FE50-FEA0。

     图形符号区：1038 个码位。GB2312-80非汉字区 A1A1-A9FE，846 个码位，除了原有的标准字符外，其中还有： 10 个小写罗马数字《补充在 A2A1-A2AA, 30 个带音调拼音字母及 ɑ、ɡ安排在 A8A1-A8C0, 19 个竖排符号安排在 A6E0-A6F5 之间。GB13000.1 扩充非汉字区A840-A9A0，剔除 xx7F，192 个码位，BIG5 非汉字字符、结构符和“O”排列在此区域。

     用户自定义区： 1894个码位，AAA1-AFFE的矩形区， 564 个码位；F8A1-FEFE的矩形区， 658 个码位，A140-A7A0 的矩形区， 672 个码位 （剔除 xx7F）。

   GBK 与 GB 13000.1 的对应关系

     汉字区和图形符号区的所有字符，都与 GB 13000.1 已经编码的字符一一对应。

     52 个追加汉字、28 个部首/构件以及 13 个结构符均暂时对应于 GB 13000.1 的专用区( Private Use Area, E000-F8FE),如果今后这些字符正式收入了 ISO 10646/ GB 13000,本规格将作相应修改。

     带音调的拼音字母，与 GB 13000.1 中 A_Zone 的 Latin 编码字符相对应；与 GB 13000.1 不能对应的两个字母，有待向 SC2/WG2 申请码位。

   GBK 的字形

     GBK 字形要与 ISO 10646.1/GB 13000.1 保持一致。

     在 CJK 汉字认同规则的总框架内，选用“无重码正形”后的（GB 化）的汉字字形。


汉语拼音方案
《汉语拼音方案》

《汉语拼音方案》包括以下五个部分内容：

字母表：包括 26 个字母。

Aa,Bb,Cc,Dd,Ee,Ff,Gg,Hh,Ii,Jj,Kk,

Ll,Mm,Nn,Oo,Pp,Qq,Rr,Ss,Tt,Uu,Vv,Ww,Xx,Yy,Zz.

声母表：包括 21 个声母。b,p,m,f,d,t,n,l,g,k,h,j,q,x,zh,ch,sh,r,z,c,s.

韵母表：包括 35 个韵母。如 a,o,e,i,u,ü 等。

声调符号：包括 阴平，阳平，上声，去声四种。

隔音符号：a,o,e 开头的音节连接在其它音节后面的时候，如果音节的界限发生混淆，用隔音符号 (’) 隔开。


GB2312-80
《信息交换用汉字编码字符集--基本集》--即国家标准 GB2312-80

《GB2312-80》对 7445 个图形字符作了二进制数编码，这些图形字符是：

6763 个汉字，字体为简化字，分成两级。第一级汉字 3755 个，按拼音排序，约占近代文献汉字累计使用频度 99.9% 左右；二级汉字 3008 个，按部首、笔画排序。一、二级汉字约占累计使用频度 99.99% 以上。

202 个一般符号。其中包括 1.～20.，(1) ～(20)，①～⑩，(-)～(+) 等。

22 个数字。其中 0～9 共 10 个，Ⅰ～Ⅻ 共 12 个。

52 个拉丁字母。其中大写字母 A～Z 26 个，小写字母 a～z 26 个。

169 个日文假名。其中平假名 83 个，片假名 86 个。

48 个希腊字母。其中大写字母 Α～Ω24 个，小写字母 α～ω 24 个。

66 个俄文字母。其中大写字母 А～Я33 个，小写字母 а～я 33 个。

26 个汉语拼音符号，包括带声调符号和其它符号的字母。

37 个汉语注音字母，ㄅ～ㄥ。


GB13000.1
《CJK统一汉字编码字符集》--国家标准 GB13000.1

《CJK统一汉字编码字符集》—国家标准 GB13000.1 是完全等同于国际标准《通用多八位编码字符集 (UCS) 》ISO10646.1。《GB13000.1》中最重要的也经常被采用的是其双字节形式的基本多文种平面。在这 65536 个码位的空间中，定义了几乎所有国家或地区的语言文字和符号。其中从 0x4E00 到 0x9FA5 的连续区域包含了 20902 个来自中国（包括台湾）、日本、韩国的汉字，称为 CJK (Chinese Japanese Korean) 汉字。CJK 是《GB2312-80》、《GB12345-90》、《BIG5》等字符集的超集。


GB12345-90
《信息交换用汉字编码字符集--辅助集》--即国家标准 GB12345-90

《信息交换用汉字编码字符集--辅助集》— 即国家标准 GB12345-90，它包含了 717 个图形符号和 6866 个汉字。除了新增加的 35 个图形符号和 103 个汉字，图形符号等同于《GB2312-80》汉字是 《GB2312-80 》中简化汉字的繁体形式。其内码的编码范围于《GB2312-80》相同。


BIG5
《BIG5 》

《BIG5》是台湾计算机界实行的汉字编码字符集。它包含了 420 个图形符号和 13070 个汉字（不包含简化汉字）。编码范围是 0x8140--0xFE7E、0x81A1--0xFEFE，其中 0xA140--0xA17E、0xA1A1--0xA1FE 是图形符号区，0xA440--0xF97E、0xA4A1--0xF9FE 是汉字区。