LIBRARY NDDENB32

SECTIONS _TEXT

HEAPSIZE   512
STACKSIZE  0

EXPORTS
        NDDEInit                        @2
        NDDEGetCAPS                     @3
        NDDEGetNewConnection            @4
        NDDEAddConnection               @5
        NDDEDeleteConnection            @6
        NDDEGetConnectionStatus         @7
        NDDERcvPacket                   @8
        NDDEXmtPacket                   @9
        NDDESetConnectionConfig         @10
        NDDEShutdown                    @11
        NDDETimeSlice                   @12
        NDDEGetConnectionConfig         @13
        Configure                       @14
        LogDebugInfo                    @15
        ConfigureDlgProc                @16
